0 0.2 0.4

0

50

100

150 Bottle ChlA (μg/l)

Depth (m)

Cast 12

0 0.2 0.4

0

50

100

150 Bottle ChlA (μg/l)

Cast 11

0 0.5 1 1.5

0

50

100

150 Bottle ChlA (μg/l)

Cast 16

0 0.5 1

0

50

100

150 Bottle ChlA (μg/l)

Cast 10

0 0.2 0.4

0

50

100

150 Bottle ChlA (μg/l)

Cast 13

Bottle Chlorophyl data for eddy A4, June 2005

0 0.2 0.4

0

50

100

150 Bottle ChlA (μg/l)

Cast 15

ChlA Phaeo