157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

0.99

0.995 1 1.005

1.01 scale

ADCP oc425a step size 1

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 0

0.5

1

Angle

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 -5 0 5

Speed

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

-180 -90 0 90 180

Heading 2006/06/17 08:04:06 btcaluv.m step: 1, mean ph: 0.4584, amp: 1.0000

157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167

0 2000 4000 6000 8000

Depth

Decimal Day