\begin{tabular}{|l|c|c|c|c|} \hline

                       &  BATS &  NABE & OWS I & EUMELI \\ \hline
Horizontal transport   &  0.07 &  0.24 & -0.57 &  0.00  \\
\phantom{temp}advection        &  \phantom{temptemp} 0.07
                               &  \phantom{temptemp} 0.23
                               &  \phantom{temptemp} -0.57
                               &  \phantom{temptemp} 0.00   \\
\phantom{temp}diffusion        &  \phantom{temptemp} 0.00
                               &  \phantom{temptemp} 0.01
                               &  \phantom{temptemp} 0.00
                               &  \phantom{temptemp} 0.00  \\ \hline
Vertical mixing        &  0.58 &  1.48 &  1.40 &  0.04  \\
\phantom{temp}convection       &  \phantom{temptemp} 0.46
                               &  \phantom{temptemp} 1.14
                               &  \phantom{temptemp} 1.09
                               &  \phantom{temptemp} 0.00   \\
\phantom{temp}diffusion        &  \phantom{temptemp} 0.12
                               &  \phantom{temptemp} 0.34
                               &  \phantom{temptemp} 0.31
                               &  \phantom{temptemp} 0.04  \\ \hline
Vertical advection     &  0.13 & -0.21 &  0.50 &  0.04  \\ \hline
Annual New Production  &  0.78 &  1.40 &  1.42 &  0.08     \\ \hline

\end{tabular}

