0.5 m/s

All observations: RMS = 0.1392 m/s

0.5 m/s 0.5 m/s

Quoddy Simulation 1: rms error=0.097496 m/s

0.5 m/s

0.5 m/s

Quoddy Simulation 2: rms error=0.093453 m/s

0.5 m/s 0.5 m/s

Quoddy Simulation 3: rms error=0.092234 m/s

0.5 m/s