0.5 m/s

All observations: RMS = 0.099419 m/s

0.5 m/s

Quoddy Simulation 1: rms error=0.077622 m/s

0.5 m/s

Quoddy Simulation 2: rms error=0.062591 m/s

0.5 m/s

Quoddy Simulation 3: rms error=0.061919 m/s