0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 Germination as a Function of Temperature for Light/Dark

Temperature (deg. C)

% germination/day

<- Rate = 0.658*T - 0.840

<- Rate = 0.105*T + 0.486

Max. Rate = Rate(15 deg. C)

Min. Rate = Rate(2 deg. C)

light fit dark fit

1998 light data (Bronzino

1998 dark data (Bronzino)

1985 light data (Keafer)

1985 dark data (Keafer) combined data (Keafer and Bronzino)