0 50 100 150 200 250 300 350 0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2 Endogenous Clock Approximation gp = 0.0202d - 0.83

gp = -0.0066d + 2.14

gp = 0.972

ngp = 1 day of year (Jan. 1 = day 1) gp, ngp

Germ. Rate = F(Temp,Light)*Endogenous(T)

observed gp fit gp ngp