0 100 200 300

-0.4

-0.2 0 0.2 0.4 Zonal grad(SST) o C/100 km

a)

0 100 200 300 -0.8 -0.6 -0.4 -0.2 0 Meridional

0 100 200 300 -0.03 -0.02 -0.01 0 0.01 0.02

Year day grad(Chl-a) (mg/m

3)/100 km

b)

0 100 200 300 400 -0.01 0 0.01 0.02 0.03 0.04

Year day