147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 -50

0

50

100

days phase

ADCP oc447 7ens unedited, npts = 159

-2

0

2

4

6 amplitude

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 -2 -1 0 1 2 3 4

days

ADCP oc447 7ens edited, npts = 113

0.95

1

1.05

2008- 6- 4 9:23